万赢娱乐官网

中心简介

    万赢娱乐官网: 中心简介

    当前位置: 中心首页 -> 中心简介

    万赢娱乐官网:万赢娱乐官网实验中心简介

    一、基本概况

    万赢娱乐官网实验中心成立于20258月。中心按照超前规划、综合利用、资源共享的目标定位,打破学科界限,整合下载6合宝典科技资源,总体规划建设,是集科技服务、科学研究和实验教学于一体的大型综合性教辅单位。

    中心经过快速建设发展,已经成为万赢娱乐官网最重要的校级万赢娱乐电子共技术共享服务平台,是我校科学研究、本科生与研究生培养、对外学术交流与合作的重要基地和窗口。中心为我校省级重点实验室及重点学科提供大型仪器平台支持,实现资源、信息、管理互通共享。同时也积极向区内外高校、科研院所及医药卫生企业开放,提供科技服务及技术咨询,服务于甘肃及周边地区社万赢娱乐经济建设。

    二、人员与学科队伍

    中心实行主管副校长领导下的主任负责制,拥有一支专职从事科学研究与仪器管理服务的年富力强的专业技术队伍,团队成员学科背景交叉融合,涵盖医学、生物学、化学、动物学、计算机科学、材料学、药理学、毒理学等多个学科。现有教职工4人,其中高级职称1人,研究生学历3博士2人,硕士1人。

    三、仪器与开放服务

    其中科学实验中心总面积3500平方米,实验仪器设备总价值1052.0万元,包括激光共聚焦显微镜、流式细胞仪、基因测序仪、全自动生化分析仪、核酸提取仪、全自动切片机、酶标仪、PCR仪、气相色谱、液相色谱等先进大型仪器设备多台套。

    中心引入大型仪器预约管理系统,实行网上预约,规范了仪器设备的使用管理,建立了相对完善的培训体系和规章制度,保障了科研项目的顺利实施及科研实验室的安全。同时以大型高端仪器设备为核心,组建了蛋白质组研究技术平台、基因组研究技术平台、代谢组学研究技术平台、万赢娱乐电子共服务技术平台。四大平台可以服务从分子水平、细胞水平、组织水平、活体动物水平到临床转化水平的原创性探索研究。中心支撑万赢娱乐官网及其附属医院国家自然科学基金、省部级及各类科研项目的实施,服务于本科生、硕士生、博士生、科研人员及重点实验室等不同层次的科学研究人员。



    万赢娱乐官网:请升级浏览器版本

    你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。

    Chrome

    Firefox

    Opera

    Edge

    威澳门尼斯人31188-江苏新坝电气集团有限公司